[Fileposition]
1=26


[1]
Sintassi delle istruzioni di comando - Preimpostazioni:
=======================================================
Impostare il tipo di rappresentazione:
  $KOP                         rappresentazione in schema a contatti
  $FUP                         rappresentazione in schema logico
  $AWL                         rappresentazione in lista istruzioni

Impostazione delle directory per le istruzioni senza indicazione 
della directory:
  $CAT:C:\DATEN                impostazione della directory dalla root
  $CAT:C:TEST                  impostazione della directory 
                                 dall'ultimo comando $CAT

Impostazione del file di programma:
  $PROG:C:\DATEN\NNNNNNST.S5D  sintassi completa
  $PROG:C:\DATEN\NNNNNN        nome abbreviato
  $PROG:C:NNNNNNST.S5D         directory da $CAT o dal progetto
  $PROG:C:NNNNNN               nome abbreviato, directory da $CAT o 
                                 dal progetto

Impostazione dell'emissione senza simbolico:
  $SIMB:NO                     non vengono emessi gli operandi 
                                 simbolici

Impostazione del file simbolico:
  $SIMB:C:\DATEN\NNNNNNZ0.INI  sintassi completa
  $SIMB:C:\DATEN\NNNNNN        nome abbreviato
  $SIMB:C:NNNNNNZ0.INI         directory da $CAT o dal progetto
  $SIMB:C:NNNNNN               nome abbreviato, directory da $CAT o 
                                   dal progetto

Impostazione della piedinatura:
  $PIED:C:\DATEN\NNNNNNF2.INI  sintassi completa
  $PIED:C:\DATEN\NNNNNN        nome abbreviato
  $PIED:C:NNNNNNF2.INI         directory da $CAT o dal progetto
  $PIED:C:NNNNNN               nome abbreviato, directory da $CAT o 
                                   dal progetto

Impostazione della stampante:
  $STAMPA:C:\DATEN\NNNNNNDR.INI sintassi completa
  $STAMPA:C:\DATEN\NNNNNN       nome abbreviato
  $STAMPA:C:NNNNNNDR.INI        directory da S5_HOME o S5_SYS\DR_INI
  $STAMPA:C:NNNNNN              nome abbreviato, directory da S5_HOME 
                                  o S5_SYS\DR_INI

Impostazione dell'inizio della numerazione dei fogli:
  $PAGINA:nnnn                  

Impostazione dell'emissione su stampante:
  $DLST:NO

Impostazione dell'emissione su file:
  $DLST:C:\DATEN\NNNNNNLS.INI  sintassi completa
  $DLST:C:\DATEN\NNNNNN        nome abbreviato
  $DLST:C:NNNNNNLS.INI         directory da $CAT o dal progetto
  $DLST:C:NNNNNN               nome abbreviato,directory da $CAT o 
                                   dal progetto

Impostazione del set di caratteri:
  $ACCESS:ASCII                stampa in caratteri ASCII
  $ACCESS:SEMI-GRAFICA         stampa in caratteri IBM

Inizializzazione dell'indice del contenuto:
  $CONTEN                      struttura dell'indice del contenuto

Interruzione dell'esecuzione:
  $PAUSA:KOMMENTAR             

Impostazione dell'assegnazione del blocco Dok per il comando -BLOCCO:
  $MODDOC:STANDARD             utilizzare solo blocchi Dok #...
  $MODDOC:AMPLIATO             utilizzare solo blocchi Dok %...
  $MODDOC:STDPRIMAAMPL         utilizzare blocchi Dok #..., 
                               se questi mancano, utilizzare 
                               blocchi Dok %... 
  $MODDOC:AMPLPRIMASTD         utilizzare blocchi Dok %..., 
                               se questi mancano, utilizzare 
                               blocchi Dok #...

Sintassi delle istruzioni di comando - Comandi:
===============================================
Emissione di tutti i blocchi:
  -BLOCCO:B                    compresi i file di documentazione

Emissione dei blocchi di un tipo specifico:
  -BLOCCO:#                    file di documentazione 
  -BLOCCO:%                    file di documentazione ampliati
  -BLOCCO:OB                   blocchi organizzativi 
  -BLOCCO:PB                   blocchi di programma
  -BLOCCO:FB                   blocchi funzionali
  -BLOCCO:FX                   blocchi funzionali ampliati
  -BLOCCO:SB                   blocchi sequenziali 
  -BLOCCO:DB                   blocchi dati
  -BLOCCO:DX                   blocchi dati ampliati
  -BLOCCO:BB                   blocchi di immagine

Emissione di un singolo blocco:
  -BLOCCO:PB15                 emissione dei blocchi di programma 15
  -BLOCCO:#IMPIANTO            emissione del file di documentazione 
                                 #IMPIANTO

Emissione del segmento di un blocco:
  -BLOCCO:PB15,7               emissione del segmento 7 di PB 15

Emissione di un gruppo di segmenti di un blocco:
  -BLOCCO:PB15,7-11            emissione dei segmenti 7 - 11 di PB 15

Emissione dei blocchi con opzioni:
  -BLOCCO(R):PB15              emissione di PB 15 con i riferimenti 
                                 incrociati
  -BLOCCO(O):PB15              emissione di PB 15 con il layout 
                                 opzionale in FUP

Emissione di segmenti di blocchi diversi:
  -BLOCCO:PB15,7,DB20          emissione del segmento 7 di PB 15 e 
                                 DB 20

Emissione di maschere DB1:
  -MASCHDB1:DX3                emissione della maschera DB1 del blocco
                                 DX3

Emissione della lista dei blocchi:
  -BLIST                     emissione della lista di tutti i blocchi
  -BLIST:B                   emissione della lista di tutti i blocchi
  -BLIST:PB                  emissione della lista di tutti i PB
  -BLIST:PB,OB               emissione della lista di tutti i PB e OB
                                

Richiamo delle istruzioni di comando:
  -ISTRUZ.COMANDO:C:\TE\NNNNNNSU.INI  sintassi completa
  -ISTRUZ.COMANDO:C:\TE\NNNNNN        nome abbreviato
  -ISTRUZ.COMANDO:C:NNNNNNSU.INI      directory da $CAT o dal progetto
  -ISTRUZ.COMANDO:C:NNNNNN            nome abbreviato, directory da
                                        $CAT o dal progetto

Emissione dell'indice del contenuto:
  -CONTENUTO 
  -CONTENUTO:nn                emissione con il numero di pagina nn

Emissione delle liste di controllo:
  -LISTACONTROLLO/FO           lista degli operandi mancanti
  -LISTACONTROLLO/FB           lista dei simboli mancanti

Emissione della struttura del programma:
  -XREF:PROGRAMMA              struttura di programma dall'OB 1
  -XREF:PROGRAMMA,(PB3)        struttura di programma dal PB 3
  -XREF:PROGRAMMA,(OB)         struttura di programma di tutti gli OB
  -XREF:PROGRAMMA,(B)          struttura di programma di tutti i 
                                 blocchi
  -XREF(D):PROGRAMMA,(PB3)     struttura di programma dal PB 3 con
                                 emissione dei blocchi dati
  -XREF(K):PROGRAMMA,(PB)      struttura di programma di tutti i PB
                                 in formato compatto
  -XREF:PROGRAMMA,(PB3,PB6)    struttura di programma dal PB 3 e 
                                 dal PB 6

Creazione delle liste incrociate:
  -XREF:GENERAZIONE

Emissione di tutti gli operandi:
  -XREF:STAMPA,(X)             tutti gli operandi

Emissione di tutti gli operandi di un tipo:
  -XREF:STAMPA,(E)             ingressi
  -XREF:STAMPA,(A)             uscite
  -XREF:STAMPA,(M)             merker
  -XREF:STAMPA,(S)             espansione merker
  -XREF:STAMPA,(T)             temporizzatori
  -XREF:STAMPA,(Z)             contatori
  -XREF:STAMPA,(B)             blocchi
  -XREF:STAMPA,(P)             periferia
  -XREF:STAMPA,(D)             dati

Emissione di un unico operando:
  -XREF:STAMPA,(E2.5)          assoluta
  -XREF:STAMPA,(-Taste)        simbolica

Emissione degli operandi con opzioni:
  -XREF(K):STAMPA,(E)          ingressi in forma compatta
  -XREF(O):STAMPA,(E)          ingressi in forma opzionale

Emissione della tabella di occupazione:
  -XREF:OCCUPAZIONE            tabella di occupazione degli ingressi, 
                                 delle uscite e dei merker
  -XREF:OCCUPAZIONE MERKER-S   tabella di occupazione delle 
                                 espansioni merker

Emissione della lista di attribuzione:
  -ZULI:SEQ                    emissione senza alcun ordine
  -ZULI:SIM                    disposta in base ai simboli
  -ZULI:ASS                    disposta in base agli operandi
  -ZULI(O):SEQ                 nessun ordine, in una colonna

Emissione delle impostazioni attuali del progetto:
  -PROG:

Emissione delle impostazioni del progetto da un file:
  -PROG:C:\TEST\NNNNNNPX.INI     sintassi completa
  -PROG:C:\TEST\NNNNNN           nome abbreviato
  -PROG:C:NNNNNNPX.INI           directory da $CAT o dal progetto
  -PROG:C:NNNNNN                 nome abbreviato, directory da $CAT 
                                   o dal progetto

Emissione di una via di bus:
  -VIA:C:\TE\NNNNNNAP.INI,NAME   sintassi completa
  -VIA:C:\TE\NNNNNN,NAME         nome abbreviato
  -VIA:NNNNNNAP.INI,NAME         directory da S5_HOME 
                                   o S5_SYS\AP_INI
  -VIA:NNNNNN,NAME               nome abbreviato, directory da S5_HOME
                                   o S5_SYS\AP_INI

Emissione di tutte le vie di bus:
  -VIA:C:\TE\NNNNNNAP.INI        sintassi completa
  -VIA:C:\TE\NNNNNN              nome abbreviato
  -VIA:NNNNNNAP.INI              directory da S5_HOME 
                                   o S5_SYS\AP_INI
  -VIA:NNNNNN                    nome abbreviato, directory da S5_HOME
                                   o S5_SYS\AP_INI

Opzioni per l'emissione delle vie di bus:
  -VIA(D):C:\TE\NNNNNNAP.INI     emissione dei file assieme alla via
                                   di bus

Emissione della lista delle vie di bus disponibili:
  -LISTAVIE:C:\TE\NNNNNNAP.INI   sintassi completa
  -LISTAVIE:C:\TE\NNNNNN         nome abbreviato
  -LISTAVIE:NNNNNNAP.INI         directory da S5_HOME 
                                   o S5_SYS\AP_INI
  -LISTAVIE:NNNNNN               nome abbreviato, directory da S5_HOME
                                   o S5_SYS\AP_INI

Emissione di file di testo qualsiasi assieme alla piedinatura attuale
  -PRINT:C:\DATEN\XXX.YYY        sintassi completa
  -PRINT:C:XXX.YYY               directory da $CAT

Emissione di file di testo qualsiasi, invariata
  -PRINT(O):C:\DATEN\XXX.YYY     sintassi completa
  -PRINT(O):C:XXX.YYY            directory da $CAT

Emissione di file AWL:
  -FILEAWL:C:\DATEN\NNNNNNA0.SEQ sintassi completa
  -FILEAWL:C:\DATEN\NNNNNN       nome abbreviato
  -FILEAWL:C:NNNNNNA0.SEQ        directory da $CAT o progetto
  -FILEAWL:C:NNNNNN              nome abbreviato, directory da $CAT
                                   o progetto

Nota:
Si consiglia di consultare le spiegazioni relative alla struttura e 
all'utilizzo delle istruzioni di comando fornite dal manuale.

