************************************
!!! ATENCION !!!
solo para personal cualificado
X, Y, Z  pueden ser movidos por
teclas   X+, X-, Y+, Y-, Z+, Z-
o volante electronico
Servicio para el cambiador htas
de brazo simple
Confirmar tecla "NC start" en MANUAL
************************************
#101  Orienta cabezal para cambio hta.
#102  Z a pos. seguridad cambio hta.
#103  Z a posicion cambio coger hta.
#104  Desbloquear herramienta
#105  Bloquear herramienta
#106  Almacen al cabezal
#107  Almacen a posicion basica
#108  Soltar herramienta
#109  Atar herramienta
#110  Almacen giro a dchas.
#111  Almacen giro a izdas.
#112  Referenciar almacen
#113  Borrar datos de Hta. (T0)
