************************************
!!! ATTENZIONE !!!
solo per personale esperto
Disimpegno cambio utensile
(singolo braccio)
! modo manuale attivo !
Premere "NC start" per attivare
************************************
#101  Mandrino in pos. di CU
#102  Z in pos. superiore di CU
#103  Z in pos. inferiore di CU
#104  Apre Blocco Utensile
#105  Chiude blocco utensile
#106  Magazzino al mandrino
#107  Magazzino in pos. Base
#108  Sgancio Utensile
#109  Bloccaggio Utensile
#110  Rotazione oraria magazzino
#111  Rotazione antioraria magazzino
#112  Cercare ref. magazzino
#113  Reset stato mandrino (T0)
